MERCK Zinc Sulfate Heptahydrate 500 gr For Analysis

MERCK Zinc Sulfate Heptahydrate 500 gr For Analysis

MERCK Zinc Sulfate Heptahydrate 500 gr For Analysis cat. 1.08883.0500

Description
Catalogue Number | 108883
Replaces | ZX0105; ZX0105-1; ZX0105-20
Synonyms | Zinc vitriol
Description | Zinc sulfate heptahydrate

Product Information
CAS number | 7446-20-0
EC index number | 030-006-00-9
EC number | 231-793-3
Grade | ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Hill Formula | O₄SZn * 7 H₂O
Chemical formula | ZnSO₄ * 7 H₂O
Molar Mass | 287.54 g/mol
HS Code | 2833 29 20
Quality Level | MQ300

Physicochemical Information

Density | 1.97 g/cm3 (20 °C)
Melting Point | 100 °C
pH value | 4 – 6 (50 g/l, H₂O, 20 °C)
Bulk density | 800 – 1000 kg/m3
Solubility | 965 g/l

Toxicological Information
LD 50 oral | LD50 Tikus 1260 mg/kg

Safety Information according to GHS

Hazard Pictogram(s)

Hazard Statement(s)

H302: Berbahaya jika tertelan.
H318: Menyebabkan kerusakan mata yang serius.
H410: Sangat toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang.

Precautionary Statement(s)

P273: Hindarkan pelepasan ke lingkungan.
P280: Pakai pelindung mata.
P305 + P351 + P338: JIKA TERKENA MATA : Bilas dengan seksama dengan air untuk beberapa menit. Lepaskan lensa kontak jika memakainya dan mudah melakukannya.Lanjutkan membilas.
P313: Dapatkan nasehat/perhatian medis.

Signal Word | Bahaya
RTECS | ZH5300000
Storage class | 10 – 13 Cairan dan padatan lain
WGK | WGK 3 sangat berbahaya untuk air

Disposal

14
Garam anorganik : Kategori I. Larutan netral dari garam-garam ini : Kategori D. Sebelum dimasukkan ke dalam kategori D, periksa pH dengan Indikator pH Universal (Item No. 109535).

Safety Information

Hazard Symbols

Dangerous for the environment
Harmful

Categories of danger | berbahaya, mengiritasi, berbahaya bagi lingkungan

R Phrase

R 22-41-50/53
Berbahaya jika tertelan.Risiko cedera serius pada mata.Sangat beracun untuk organisme air, dapat menyebabkan efek merugikan jangka-panjang dalam lingkungan air.

S Phrase

S 22-26-39-46-60-61
Jangan menghirup debu.Jika kena mata, segera bilas dengan banyak air dan dapatkan bantuan medis.Pakai pelindung mata/wajah.Jika tertelan, segera dapatkan bantuan medis dan tunjukkan wadah ini atau labelnya.Bahan ini dan/atau wadah harus dibuang sebagai limbah berbahaya.Hindari pelepasan/tumpah ke lingkungan. Rujuklah petunjuk khusus/lembar data keselamatan.

Storage and Shipping Information
Storage | Simpan pada +5°C hingga +30°C.

Transport Information
Declaration (railroad and road) ADR, RID | UN 3077 , 9, III
Declaration (transport by air) IATA-DGR | UN 3077 , 9, III
Declaration (transport by sea) IMDG-Code | UN 3077 , 9, III, Marine Pollutant: P, Segregation Group: 7 (Heavy metals and their salts (including their organometallic compounds))

Specifications

Assay (complexometric) | 99.5 – 103.0 %
Identity | passes test
Appearance of solution | passes test
Insoluble matter | ≤ 0.01 %
pH-value (5 %; water, 25 °C) | 4.4 – 5.6
Chloride (Cl) | ≤ 0.0005 %
Total nitrogen (N) | ≤ 0.0005 %
Nitrate (NO₃) | ≤ 0.002 %
As (Arsenic) | ≤ 0.00005 %
Ca (Calcium) | ≤ 0.001 %
Cd (Cadmium) | ≤ 0.0005 %
Cu (Copper) | ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) | ≤ 0.0005 %
K (Potassium) | ≤ 0.001 %
Mg (Magnesium) | ≤ 0.001 %
Mn (Manganese) | ≤ 0.0003 %
Na (Sodium) | ≤ 0.001 %
NH₄ (Ammonium) | ≤ 0.001 %
Pb (Lead) | ≤ 0.001 %
Corresponds to ACS, ISO, Reag. Ph Eur

Demikian tadi penjelasan produk item dari kami, selanjutnya apabila ada pertanyaan silahkan hubungi tim sales kami. Berikut adalah kanal yang dapat anda gunakan:

Email: admin@wahanahilabindonesia.co.id

Dan nomor kontak berikut ini:

WA 081215518300

Kemudian jika anda ingin mengetahui produk-produk kami lainnya, silahkan pelajari menu produk pada website. Dan juga anda dapat langsung menghubungi customer service.

Kemudian sebelum membeli, pastikan bahwa spesifikasi alat dan bahan laboratorium sudah sesuai dengan yang anda butuhkan. Yaitu spesifikasi teknis, kemasan, kemudian kelengkapan alat yang include apa saja, dan kelengkapan yang sifatnya opsional apa saja. Dan yang lebih penting lagi pastikan bahwa alat yang anda beli bergaransi, sehingga investasi anda aman dan nyaman.

Dan kami terbiasa melayani penjualan dan pengiriman perlengkapan laboratorium ke seluruh kota Indonesia. Berikut adalah kota-kota yang kami sudah biasa melakukan pengiriman:

Jual Alat Laboratorium MERCK 1.08883.0500 Zinc Sulfate Heptahydrate For Analysis di Kota Jakarta, Jual Alat Laboratorium MERCK 1.08883.0500 Zinc Sulfate Heptahydrate For Analysis di Kota Bekasi, Jual Alat Laboratorium MERCK 1.08883.0500 Zinc Sulfate Heptahydrate For Analysis di Kota Tangerang, Jual Alat Laboratorium MERCK 1.08883.0500 Zinc Sulfate Heptahydrate For Analysis di Kota Bogor, Jual Alat Laboratorium MERCK 1.08883.0500 Zinc Sulfate Heptahydrate For Analysis di Kota Bandung, Jual Alat Laboratorium MERCK 1.08883.0500 Zinc Sulfate Heptahydrate For Analysis di Kota Semarang.

Jual Alat Laboratorium MERCK 1.08883.0500 Zinc Sulfate Heptahydrate For Analysis di Kota Purwokerto, Jual Alat Laboratorium MERCK 1.08883.0500 Zinc Sulfate Heptahydrate For Analysis di Kota Yogyakarta Jogja, Jual Alat Laboratorium MERCK 1.08883.0500 Zinc Sulfate Heptahydrate For Analysis di Kota Solo Surakarta, Jual Alat Laboratorium MERCK 1.08883.0500 Zinc Sulfate Heptahydrate For Analysis di Kota Magelang, Jual Alat Laboratorium MERCK 1.08883.0500 Zinc Sulfate Heptahydrate For Analysis di Kota Malang, Jual Alat Laboratorium MERCK 1.08883.0500 Zinc Sulfate Heptahydrate For Analysis di Kota Surabaya, Jual Alat Laboratorium MERCK 1.08883.0500 Zinc Sulfate Heptahydrate For Analysis di Kota Denpasar Bali.

Kemudian kota-kota Sumatera berikut ini:

Jual Alat Laboratorium MERCK 1.08883.0500 Zinc Sulfate Heptahydrate For Analysis di Kota Lampung, Jual Alat Laboratorium MERCK 1.08883.0500 Zinc Sulfate Heptahydrate For Analysis di Kota Palembang, Jual Alat Laboratorium MERCK 1.08883.0500 Zinc Sulfate Heptahydrate For Analysis di Kota Medan, Jual Alat Laboratorium MERCK 1.08883.0500 Zinc Sulfate Heptahydrate For Analysis di Kota Jambi, Jual Alat Laboratorium MERCK 1.08883.0500 Zinc Sulfate Heptahydrate For Analysis di Kota Aceh, Jual Alat Laboratorium MERCK 1.08883.0500 Zinc Sulfate Heptahydrate For Analysis di Kota Padang, Jual Alat Laboratorium MERCK 1.08883.0500 Zinc Sulfate Heptahydrate For Analysis di Kota Riau Pekanbaru, Jual Alat Laboratorium MERCK 1.08883.0500 Zinc Sulfate Heptahydrate For Analysis di Kota Batam.

Dan Selanjutnya kota-kota Kalimantan berikut ini:

Jual Alat Laboratorium MERCK 1.08883.0500 Zinc Sulfate Heptahydrate For Analysis di Kota Tarakan, Jual Alat Laboratorium MERCK 1.08883.0500 Zinc Sulfate Heptahydrate For Analysis di Kota Banjarmasin, Jual Alat Laboratorium MERCK 1.08883.0500 Zinc Sulfate Heptahydrate For Analysis di Kota Pontianak, Jual Alat Laboratorium MERCK 1.08883.0500 Zinc Sulfate Heptahydrate For Analysis di Kota Balikpapan, Jual Alat Laboratorium MERCK 1.08883.0500 Zinc Sulfate Heptahydrate For Analysis di Kota Palangkaraya, Jual Alat Laboratorium MERCK 1.08883.0500 Zinc Sulfate Heptahydrate For Analysis di Kota Samarinda.

Kemudian kota-kota Sulawesi berikut ini:

Jual Alat Laboratorium MERCK 1.08883.0500 Zinc Sulfate Heptahydrate For Analysis di Kota Makassar, Jual Alat Laboratorium MERCK 1.08883.0500 Zinc Sulfate Heptahydrate For Analysis di Kota Kendari, Jual Alat Laboratorium MERCK 1.08883.0500 Zinc Sulfate Heptahydrate For Analysis di Kota Palu, Jual Alat Laboratorium MERCK 1.08883.0500 Zinc Sulfate Heptahydrate For Analysis di Kota Manado, Jual Alat Laboratorium MERCK 1.08883.0500 Zinc Sulfate Heptahydrate For Analysis di Kota Mamuju.

Kota-kota Indonesia Timur lainnya, seperti berikut:
Jual Alat Laboratorium MERCK 1.08883.0500 Zinc Sulfate Heptahydrate For Analysis di Kota Maluku Ambon, Jual Alat Laboratorium MERCK 1.08883.0500 Zinc Sulfate Heptahydrate For Analysis di Kota Papua Jayapura, Jual Alat Laboratorium MERCK 1.08883.0500 Zinc Sulfate Heptahydrate For Analysis di Kota Papua Manokwari, Jual Alat Laboratorium MERCK 1.08883.0500 Zinc Sulfate Heptahydrate For Analysis di Kota Gorontalo, Jual Alat Laboratorium MERCK 1.08883.0500 Zinc Sulfate Heptahydrate For Analysis di Kota Mataram, Jual Alat Laboratorium MERCK 1.08883.0500 Zinc Sulfate Heptahydrate For Analysis di Kota Kupang.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Artikel MERCK Zinc Sulfate Heptahydrate 500 gr For Analysis pertama kali tampil pada CV. Wahana Hilab Indonesia.